Sevgilisini bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde görevli anestezi doktoru Sinan Bulut (36) Üniversite Mahallesi’nde ikametinden sabah sabah işe gelmedi.

Bunun üzerine şüphelenen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, Bulut’un cansız bedeni ile karşılaştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan incelemenin ardından Bulut’un cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bulut’un ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

24 Temmuz 2022 günü merkeze bağlı Yeni Mahalle’de yaşanan olay ise şöyle gelişmişti:

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde görevli anestezi doktoru Sinan Bulut ve sevgilisi Dilan Tali (26) akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali, yemekten sonra cüzdan ve kimliğini almak için Sinan Bulut’un evine geçti. Tali, burada dehşeti yaşadı.

Yemekte çıkan kıskançlık tartışması evde şiddete dönüştü. Sinan Bulut, Tali’ye yumruk attı ve bıçağı sırtına sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören ve 5 yerinden bıçaklanan Tali, bir fırsatını bularak evden çıktı ve komşulara sığındı.

Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Bulut, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme karşısına çıkan Bulut, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmıştı.

Sevgilisini bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu! yazısı ilk önce Hepsi Haber üzerinde ortaya çıktı.