Faruk Koca’ya 4 yıl 6 ay hapis cezası!

Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı.

TOPLAM 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Faruk Koca’ya toplamda 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Faruk Koca “Kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama” suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası, “Tehdit” suçundan 6 ay 20 gün, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırılık”tan da 5 ay hapis cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Ankaragücü – Rizespor maçında taraflar 1-1 berabere kaldı. Hakem Halil Umut Meler’in maç içinde verdiği kararları beğenmeyen dönemin Ankaragücü başkanı Faruk Koca sahaya girerek Meler’e saldırdı.

Saldırının ertesi gününde gözaltına alınan Faruk Koca Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmiş ancak avukatlarının itirazları sonrası adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Faruk Koca’ya 4 yıl 6 ay hapis cezası! yazısı ilk önce Hepsi Haber üzerinde ortaya çıktı.