Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Olay, ilçeye bağlı Pınarköy Mahallesi’nde bulunan bir evde, bugün saat 06.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa P. (34) ile eşi Aylin P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın ilerlemesi üzerine koca, eline aldığı tabanca ile eşini ateş ederek yaraladı. Aylin P., kanlar içerisinde yere yığılırken Musa P. ise aynı silahla kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Aylin P’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Musa P., Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu yazısı ilk önce Hepsi Haber üzerinde ortaya çıktı.